-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.94


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.35993202143
cusum  =  0.164421304212
eta  =  0.581098710612
hl_amp_ratio  =  0.344609998342
kurtosis  =  -0.722461201781
n_points  =  298
period  =  0.60733942061
period_SNR  =  45.6374705785
period_log10FAP  =  -43.9497849738
period_uncertainty  =  8.11734070381e-05
phase_cusum  =  0.233047568737
phase_eta  =  0.166399802438
phi21  =  0.965451154839
phi31  =  -0.919963322323
quartile31  =  0.4575
r21  =  0.40198208094
r31  =  0.221253332096
shapiro_w  =  0.908554255962
skewness  =  -0.672804325013
slope_per10  =  -0.164265175977
slope_per90  =  0.231179992668
stetson_k  =  0.746595116196
weighted_mean  =  14.2645317997
weighted_std  =  0.296244364008
