-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  CEPH_F
class_probability =  0.69


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.260749621468
cusum  =  0.176560288094
eta  =  0.598678836313
hl_amp_ratio  =  0.412804123672
kurtosis  =  -0.808504002887
n_points  =  342
period  =  1.33453061683
period_SNR  =  38.0616942403
period_log10FAP  =  -39.0494445889
period_uncertainty  =  0.000495813194268
phase_cusum  =  0.250312742
phase_eta  =  0.702287832411
phi21  =  0.78576771448
phi31  =  -0.6476875599
quartile31  =  0.37
r21  =  0.398511739209
r31  =  0.106083706664
shapiro_w  =  0.927596628666
skewness  =  -0.584295020924
slope_per10  =  -0.213400004432
slope_per90  =  0.344200003892
stetson_k  =  0.766121198954
weighted_mean  =  16.5472632374
weighted_std  =  0.237549424213
