-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.78


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.191193889567
cusum  =  0.246109260323
eta  =  0.856600302327
hl_amp_ratio  =  1.37161926707
kurtosis  =  -1.03092032154
n_points  =  145
period  =  0.410716839888
period_SNR  =  24.6678615352
period_log10FAP  =  -16.6352676186
period_uncertainty  =  8.54502978375e-05
phase_cusum  =  0.324571219831
phase_eta  =  0.666689690041
phi21  =  4.39290891232
phi31  =  4.65199265906
quartile31  =  0.26
r21  =  0.0741596429731
r31  =  0.107774089335
shapiro_w  =  0.96707957983
skewness  =  0.171637586934
slope_per10  =  -0.129058006627
slope_per90  =  0.167095228283
stetson_k  =  0.847001267489
weighted_mean  =  17.0561523778
weighted_std  =  0.155245776094
