-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.93


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.381603342736
cusum  =  0.172440927776
eta  =  0.493257706107
hl_amp_ratio  =  0.492483304203
kurtosis  =  -0.528389768936
n_points  =  404
period  =  0.469245065193
period_SNR  =  42.2218531442
period_log10FAP  =  -42.8041654367
period_uncertainty  =  6.29419832195e-05
phase_cusum  =  0.234695026427
phase_eta  =  0.524889110517
phi21  =  0.699989304917
phi31  =  -1.2553326573
quartile31  =  0.5
r21  =  0.442835087914
r31  =  0.287332262899
shapiro_w  =  0.90412157774
skewness  =  -0.763731693998
slope_per10  =  -0.0546795402437
slope_per90  =  0.0816300940818
stetson_k  =  0.777585980196
weighted_mean  =  15.8762833099
weighted_std  =  0.35642266002
