-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.290493267768
cusum  =  0.114638421264
eta  =  0.908158751857
hl_amp_ratio  =  0.479869111257
kurtosis  =  -0.543377325869
n_points  =  404
period  =  0.581697497399
period_SNR  =  49.8298873036
period_log10FAP  =  -45.1217039317
period_uncertainty  =  9.45480645201e-05
phase_cusum  =  0.282334864987
phase_eta  =  0.600782263458
phi21  =  -2.4130105309
phi31  =  -4.81778513652
quartile31  =  0.42
r21  =  0.448550547116
r31  =  0.167232049365
shapiro_w  =  0.959549546242
skewness  =  -0.439504739039
slope_per10  =  -0.0496088452049
slope_per90  =  0.0537823133769
stetson_k  =  0.760761276276
weighted_mean  =  17.1362725576
weighted_std  =  0.267574415366
