-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  CEPH_F
class_probability =  0.38


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  1.29368919661
cusum  =  0.410469315566
eta  =  0.34730672067
hl_amp_ratio  =  0.24136524943
kurtosis  =  -0.461343797348
n_points  =  28
period  =  6.70316337838
period_SNR  =  5.0826938931
period_log10FAP  =  -0.34682261141
period_uncertainty  =  0.00603889082777
phase_cusum  =  0.409955528303
phase_eta  =  0.355501430939
phi21  =  2.83591867228
phi31  =  5.14579364061
quartile31  =  0.3375
r21  =  0.530272475387
r31  =  0.283150125707
shapiro_w  =  0.826042056084
skewness  =  -0.987502770175
slope_per10  =  -0.366999991238
slope_per90  =  1.42659674011
stetson_k  =  0.687054310832
weighted_mean  =  11.8060714286
weighted_std  =  0.27308213424
