-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.95


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.367871185055
cusum  =  0.172468954874
eta  =  0.549782405565
hl_amp_ratio  =  0.326451075122
kurtosis  =  -0.952109181507
n_points  =  403
period  =  0.50895188733
period_SNR  =  54.1828400572
period_log10FAP  =  -59.2260048953
period_uncertainty  =  7.40444450757e-05
phase_cusum  =  0.232236254744
phase_eta  =  0.159744253022
phi21  =  -2.35313059613
phi31  =  -4.48271903318
quartile31  =  0.56
r21  =  0.455742769208
r31  =  0.279189575123
shapiro_w  =  0.898217916489
skewness  =  -0.618053888971
slope_per10  =  -0.0798075505784
slope_per90  =  0.0999464137879
stetson_k  =  0.745639342044
weighted_mean  =  16.4041646427
weighted_std  =  0.333411730652
