-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.339616577972
cusum  =  0.122005821795
eta  =  0.518925781905
hl_amp_ratio  =  0.322487379936
kurtosis  =  -0.686150828064
n_points  =  344
period  =  0.568935575913
period_SNR  =  45.3687024961
period_log10FAP  =  -48.9406666967
period_uncertainty  =  8.89462180698e-05
phase_cusum  =  0.273610973436
phase_eta  =  0.150225870169
phi21  =  0.796506926949
phi31  =  -1.32264410168
quartile31  =  0.4525
r21  =  0.426633300563
r31  =  0.251657939456
shapiro_w  =  0.88308608532
skewness  =  -0.779844576428
slope_per10  =  -0.153516909545
slope_per90  =  0.208658824206
stetson_k  =  0.723064607946
weighted_mean  =  14.5330669421
weighted_std  =  0.294704522371
