-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.91


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.368389332185
cusum  =  0.14843314512
eta  =  0.54732656575
hl_amp_ratio  =  0.22074427595
kurtosis  =  -0.710743627704
n_points  =  316
period  =  0.456793349268
period_SNR  =  40.302328796
period_log10FAP  =  -41.6676318062
period_uncertainty  =  5.68631872807e-05
phase_cusum  =  0.248880756843
phase_eta  =  0.385593949946
phi21  =  -2.52661340445
phi31  =  -1.64056467998
quartile31  =  0.535
r21  =  0.340070386217
r31  =  0.129481641085
shapiro_w  =  0.839222729206
skewness  =  -0.710673252094
slope_per10  =  -0.1032915485
slope_per90  =  0.152164604606
stetson_k  =  0.689139331137
weighted_mean  =  15.9905802665
weighted_std  =  0.325342646136
