-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.290202078859
cusum  =  0.135752422556
eta  =  0.686400049006
hl_amp_ratio  =  0.366144578991
kurtosis  =  -0.425178992124
n_points  =  352
period  =  0.559832624469
period_SNR  =  42.3841837598
period_log10FAP  =  -45.6432003852
period_uncertainty  =  9.00341972289e-05
phase_cusum  =  0.222214059368
phase_eta  =  0.19615872246
phi21  =  3.95662695907
phi31  =  5.20152856664
quartile31  =  0.36
r21  =  0.448651720117
r31  =  0.319377083749
shapiro_w  =  0.927294552326
skewness  =  -0.698640818722
slope_per10  =  -0.147154839578
slope_per90  =  0.139040300721
stetson_k  =  0.74336242537
weighted_mean  =  16.6359095774
weighted_std  =  0.245904625817
