-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.97


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.356652742159
cusum  =  0.172650097563
eta  =  0.499202988056
hl_amp_ratio  =  0.273265811525
kurtosis  =  -1.02080262989
n_points  =  295
period  =  0.518894674802
period_SNR  =  37.7151682541
period_log10FAP  =  -39.7025263745
period_uncertainty  =  7.68368604106e-05
phase_cusum  =  0.354430061342
phase_eta  =  0.133289425622
phi21  =  4.03868002349
phi31  =  4.97396102365
quartile31  =  0.55
r21  =  0.464952191331
r31  =  0.352858300865
shapiro_w  =  0.870309472084
skewness  =  -0.659540622426
slope_per10  =  -0.163975387443
slope_per90  =  0.108604473888
stetson_k  =  0.730278085459
weighted_mean  =  16.5557883518
weighted_std  =  0.337486593982
