-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.94


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.395901877797
cusum  =  0.144554389952
eta  =  0.507632105566
hl_amp_ratio  =  0.331167120048
kurtosis  =  -0.3273230821
n_points  =  333
period  =  0.464376193949
period_SNR  =  38.7017260287
period_log10FAP  =  -40.3880011134
period_uncertainty  =  6.00403653032e-05
phase_cusum  =  0.208190515368
phase_eta  =  0.157069478827
phi21  =  0.64992086704
phi31  =  1.59386973391
quartile31  =  0.46
r21  =  0.451550516818
r31  =  0.367606357697
shapiro_w  =  0.857522785664
skewness  =  -0.916176447709
slope_per10  =  -0.105752636742
slope_per90  =  0.212056471113
stetson_k  =  0.715322023865
weighted_mean  =  14.4785046037
weighted_std  =  0.359032952794
