-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.321997553222
cusum  =  0.0875503105806
eta  =  0.590478060555
hl_amp_ratio  =  0.212137625739
kurtosis  =  -0.382903023021
n_points  =  467
period  =  0.558012313394
period_SNR  =  56.2493635731
period_log10FAP  =  -63.8468079255
period_uncertainty  =  8.14093611106e-05
phase_cusum  =  0.219554895036
phase_eta  =  0.162049412209
phi21  =  0.751254008198
phi31  =  -1.50438803109
quartile31  =  0.385
r21  =  0.415037896374
r31  =  0.299994622862
shapiro_w  =  0.842948973179
skewness  =  -0.965971208993
slope_per10  =  -0.109065833999
slope_per90  =  0.143977591189
stetson_k  =  0.6778715048
weighted_mean  =  14.4739137134
weighted_std  =  0.27432926483
