-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.66


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.146962677763
cusum  =  0.131964113812
eta  =  0.437932307259
hl_amp_ratio  =  0.645774040322
kurtosis  =  -1.46875695216
n_points  =  269
period  =  0.400470737615
period_SNR  =  20.805264457
period_log10FAP  =  -16.2482443252
period_uncertainty  =  7.3467390887e-05
phase_cusum  =  0.178983674072
phase_eta  =  1.20877100561
phi21  =  -0.418043704697
phi31  =  -1.53439799905
quartile31  =  0.31
r21  =  0.0734869767311
r31  =  0.266960700231
shapiro_w  =  0.913559377193
skewness  =  -0.120828199165
slope_per10  =  -0.0866182016189
slope_per90  =  0.0623756084767
stetson_k  =  0.873323828629
weighted_mean  =  14.8367450939
weighted_std  =  0.165010701917
