-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.339026897061
cusum  =  0.159929793451
eta  =  0.612020690631
hl_amp_ratio  =  0.321941090245
kurtosis  =  -0.293074246877
n_points  =  402
period  =  0.508330637061
period_SNR  =  49.5767636359
period_log10FAP  =  -49.8826618768
period_uncertainty  =  7.38637964786e-05
phase_cusum  =  0.252438917197
phase_eta  =  0.258973949958
phi21  =  0.831572330602
phi31  =  1.60509986079
quartile31  =  0.4675
r21  =  0.487117611512
r31  =  0.337351754192
shapiro_w  =  0.891318321228
skewness  =  -0.782617805709
slope_per10  =  -0.0682566404525
slope_per90  =  0.105910797905
stetson_k  =  0.691849858779
weighted_mean  =  17.1776572622
weighted_std  =  0.336078998496
