-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.9


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.374621683901
cusum  =  0.22303444285
eta  =  0.556628611694
hl_amp_ratio  =  0.403222942619
kurtosis  =  -0.939548028542
n_points  =  273
period  =  0.570522182781
period_SNR  =  42.0971639118
period_log10FAP  =  -36.9966627821
period_uncertainty  =  9.32347688275e-05
phase_cusum  =  0.247668046591
phase_eta  =  0.150775456869
phi21  =  0.722642669383
phi31  =  1.84875949841
quartile31  =  0.53
r21  =  0.444026909839
r31  =  0.216851399729
shapiro_w  =  0.920565366745
skewness  =  -0.555221467646
slope_per10  =  -0.0992593809658
slope_per90  =  0.16534877276
stetson_k  =  0.739361064627
weighted_mean  =  16.237739954
weighted_std  =  0.331581536048
