-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.49


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.202390378368
cusum  =  0.245830960993
eta  =  0.645898739767
hl_amp_ratio  =  1.26811392865
kurtosis  =  -1.3715859357
n_points  =  38
period  =  0.288659063712
period_SNR  =  9.28114743365
period_log10FAP  =  -1.94757813723
period_uncertainty  =  6.22163714808e-05
phase_cusum  =  0.318360214841
phase_eta  =  0.381991510635
phi21  =  -1.21126021479
phi31  =  -0.351675667494
quartile31  =  0.295
r21  =  0.0106100771914
r31  =  0.01801259413
shapiro_w  =  0.925712108612
skewness  =  -0.0582312391103
slope_per10  =  -0.649380825905
slope_per90  =  0.365750002675
stetson_k  =  0.880312015247
weighted_mean  =  10.9746902655
weighted_std  =  0.155760030978
