-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.88


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.416019118024
cusum  =  0.149059248064
eta  =  0.554265580276
hl_amp_ratio  =  0.662124688323
kurtosis  =  -1.21805978721
n_points  =  243
period  =  0.495866481377
period_SNR  =  31.7174220626
period_log10FAP  =  -32.0362152375
period_uncertainty  =  7.01764068653e-05
phase_cusum  =  0.287799954886
phase_eta  =  0.119212403706
phi21  =  -2.28474627727
phi31  =  -1.10457820983
quartile31  =  0.655
r21  =  0.415837953954
r31  =  0.302100837125
shapiro_w  =  0.923062682152
skewness  =  -0.338501692156
slope_per10  =  -0.136759392771
slope_per90  =  0.11951238656
stetson_k  =  0.840427707897
weighted_mean  =  16.8557596842
weighted_std  =  0.353882889859
