-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.43


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.455386383484
cusum  =  0.409293565197
eta  =  0.189557035403
hl_amp_ratio  =  1.05267438281
kurtosis  =  -0.999104425098
n_points  =  393
period  =  0.499319527825
period_SNR  =  45.0058989716
period_log10FAP  =  -47.8625109797
period_uncertainty  =  5.61348548775e-05
phase_cusum  =  0.223347394773
phase_eta  =  0.611121661222
phi21  =  -2.41113181087
phi31  =  -2.94557649256
quartile31  =  0.6
r21  =  0.113735230097
r31  =  0.287268571015
shapiro_w  =  0.965622127056
skewness  =  -0.10515212523
slope_per10  =  -0.0207933390715
slope_per90  =  0.0249852042728
stetson_k  =  0.842339537181
weighted_mean  =  10.919821883
weighted_std  =  0.436446696528
