-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.81


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.200119982417
cusum  =  0.142933677974
eta  =  0.657213533777
hl_amp_ratio  =  1.4729280316
kurtosis  =  -1.50821068672
n_points  =  295
period  =  0.376560409415
period_SNR  =  52.7056149983
period_log10FAP  =  -49.3610477941
period_uncertainty  =  3.92905272695e-05
phase_cusum  =  0.247064161004
phase_eta  =  0.274325340846
phi21  =  -1.18776446176
phi31  =  -1.74467673053
quartile31  =  0.33
r21  =  0.0850749295727
r31  =  0.0897955484386
shapiro_w  =  0.899697244167
skewness  =  0.134397006341
slope_per10  =  -0.118704408441
slope_per90  =  0.156006289459
stetson_k  =  0.89810023376
weighted_mean  =  14.0445556846
weighted_std  =  0.158486273692
