-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.93


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.366152429113
cusum  =  0.0887584441344
eta  =  0.584964951566
hl_amp_ratio  =  0.282790176369
kurtosis  =  -0.569080371782
n_points  =  344
period  =  0.532480748053
period_SNR  =  41.4028765548
period_log10FAP  =  -44.4131593128
period_uncertainty  =  7.91628150794e-05
phase_cusum  =  0.22186903771
phase_eta  =  0.263909582744
phi21  =  3.93657524664
phi31  =  5.01073068231
quartile31  =  0.48
r21  =  0.425380077937
r31  =  0.240407415137
shapiro_w  =  0.851941466331
skewness  =  -0.865681950576
slope_per10  =  -0.107454961603
slope_per90  =  0.176279067731
stetson_k  =  0.720080193124
weighted_mean  =  14.9430561109
weighted_std  =  0.334022172762
