-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.99


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.292752905942
cusum  =  0.108004883793
eta  =  0.626052088966
hl_amp_ratio  =  0.38572796875
kurtosis  =  0.207576244841
n_points  =  667
period  =  0.543167011704
period_SNR  =  73.2371760248
period_log10FAP  =  -82.7256617771
period_uncertainty  =  7.75244094438e-05
phase_cusum  =  0.235979146053
phase_eta  =  0.199594546084
phi21  =  -2.30024096792
phi31  =  -1.17886465035
quartile31  =  0.3
r21  =  0.516329013735
r31  =  0.321494639234
shapiro_w  =  0.896880507469
skewness  =  -1.02449219233
slope_per10  =  -0.0517020075815
slope_per90  =  0.0738224584976
stetson_k  =  0.707389655345
weighted_mean  =  13.2128932866
weighted_std  =  0.239015852593
