-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.81


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.187922794104
cusum  =  0.149974632107
eta  =  0.625438446574
hl_amp_ratio  =  1.12124250345
kurtosis  =  -0.701036784767
n_points  =  366
period  =  0.333445828168
period_SNR  =  58.5193001119
period_log10FAP  =  -59.7461759414
period_uncertainty  =  3.09387833028e-05
phase_cusum  =  0.221050122397
phase_eta  =  0.338310544193
phi21  =  1.69775183906
phi31  =  2.3659770042
quartile31  =  0.27
r21  =  0.126664979701
r31  =  0.0287953341036
shapiro_w  =  0.955966472626
skewness  =  -0.176417522251
slope_per10  =  -0.0835091593771
slope_per90  =  0.084567661975
stetson_k  =  0.854148085484
weighted_mean  =  15.9876860554
weighted_std  =  0.148396740628
