-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.187840280563
cusum  =  0.143653191042
eta  =  0.619168421828
hl_amp_ratio  =  0.597987349684
kurtosis  =  -0.418470724979
n_points  =  356
period  =  0.571949552325
period_SNR  =  35.2709034047
period_log10FAP  =  -35.6117599231
period_uncertainty  =  9.1965134828e-05
phase_cusum  =  0.194915869759
phase_eta  =  0.8081338839
phi21  =  -2.19416160068
phi31  =  -1.12464678128
quartile31  =  0.25
r21  =  0.32244508495
r31  =  0.164624604865
shapiro_w  =  0.971385121346
skewness  =  -0.458827720499
slope_per10  =  -0.0875282486627
slope_per90  =  0.111549302773
stetson_k  =  0.800167572638
weighted_mean  =  12.4615451191
weighted_std  =  0.169732729086
