-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.88


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.453659155806
cusum  =  0.0840735764621
eta  =  0.663432706332
hl_amp_ratio  =  0.549674532624
kurtosis  =  -0.538479260235
n_points  =  272
period  =  0.484875705872
period_SNR  =  34.7858924841
period_log10FAP  =  -27.6845641014
period_uncertainty  =  6.7343849285e-05
phase_cusum  =  0.240299362101
phase_eta  =  0.0868244710502
phi21  =  0.635145577664
phi31  =  -1.42056789775
quartile31  =  0.555
r21  =  0.50316416029
r31  =  0.402601707467
shapiro_w  =  0.904576063156
skewness  =  -0.717817472078
slope_per10  =  -0.128062064066
slope_per90  =  0.226632706025
stetson_k  =  0.804722708273
weighted_mean  =  13.2609518009
weighted_std  =  0.396397360201
