-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.9


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.23925753905
cusum  =  0.156093408456
eta  =  0.762976795503
hl_amp_ratio  =  0.799843773945
kurtosis  =  4.43181550099
n_points  =  227
period  =  0.522078970229
period_SNR  =  17.7030416759
period_log10FAP  =  -13.8126741971
period_uncertainty  =  7.58879848856e-05
phase_cusum  =  0.195580033799
phase_eta  =  0.648317853168
phi21  =  -2.58053137959
phi31  =  -4.04161191361
quartile31  =  0.29
r21  =  0.316030623328
r31  =  0.455444533727
shapiro_w  =  0.900603353977
skewness  =  -0.398457594823
slope_per10  =  -0.0995321368406
slope_per90  =  0.149466197315
stetson_k  =  0.729072637265
weighted_mean  =  11.0398678414
weighted_std  =  0.250188440304
