-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.98


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.428472272738
cusum  =  0.0932604329525
eta  =  0.570677514621
hl_amp_ratio  =  0.210385683638
kurtosis  =  -0.35614889958
n_points  =  218
period  =  0.398138336044
period_SNR  =  32.3539917968
period_log10FAP  =  -27.563187659
period_uncertainty  =  6.47529838411e-05
phase_cusum  =  0.241602709538
phase_eta  =  0.147693786663
phi21  =  -2.56891979674
phi31  =  -4.80861265507
quartile31  =  0.4975
r21  =  0.477453657063
r31  =  0.199981899043
shapiro_w  =  0.833999991417
skewness  =  -1.00183771255
slope_per10  =  -0.0956892676239
slope_per90  =  0.124278833966
stetson_k  =  0.666928385929
weighted_mean  =  13.1437085464
weighted_std  =  0.349198085776
