-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.96


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.38831584811
cusum  =  0.134593601892
eta  =  0.494502475372
hl_amp_ratio  =  0.268837977891
kurtosis  =  -0.705184944849
n_points  =  417
period  =  0.496838697266
period_SNR  =  56.9602161497
period_log10FAP  =  -56.202363428
period_uncertainty  =  5.58936554792e-05
phase_cusum  =  0.245077377416
phase_eta  =  0.065595889522
phi21  =  -2.41837231247
phi31  =  -1.34880303667
quartile31  =  0.52
r21  =  0.464120524359
r31  =  0.347994310384
shapiro_w  =  0.889954566956
skewness  =  -0.738996166974
slope_per10  =  -0.0836090499684
slope_per90  =  0.119186753982
stetson_k  =  0.722193510375
weighted_mean  =  14.7205029298
weighted_std  =  0.353040656869
