-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  EB_EC
class_probability =  0.37


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.146597441209
cusum  =  0.164629039581
eta  =  0.647911695214
hl_amp_ratio  =  1.53197499532
kurtosis  =  -1.20924910594
n_points  =  398
period  =  0.189959361743
period_SNR  =  63.3562514914
period_log10FAP  =  -70.2455230887
period_uncertainty  =  1.21000931597e-05
phase_cusum  =  0.259896518948
phase_eta  =  0.246031179781
phi21  =  -3.44244824156
phi31  =  -4.44609780491
quartile31  =  0.21
r21  =  0.0785397629376
r31  =  0.0396147733159
shapiro_w  =  0.94796860218
skewness  =  0.118161161307
slope_per10  =  -0.0532739870433
slope_per90  =  0.0409584202192
stetson_k  =  0.871363518705
weighted_mean  =  15.7302219745
weighted_std  =  0.11548667525
