-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.65


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.28258891125
cusum  =  0.149669268643
eta  =  0.732476465532
hl_amp_ratio  =  1.02265741811
kurtosis  =  -0.819981719543
n_points  =  130
period  =  0.333233603916
period_SNR  =  16.9629912946
period_log10FAP  =  -10.3372063947
period_uncertainty  =  8.95048981975e-05
phase_cusum  =  0.204808999203
phase_eta  =  0.730091935706
phi21  =  2.97019479561
phi31  =  2.16959857556
quartile31  =  0.4075
r21  =  0.110842208041
r31  =  0.168479296679
shapiro_w  =  0.955452144146
skewness  =  -0.075166802509
slope_per10  =  -0.244914523877
slope_per90  =  0.210224790918
stetson_k  =  0.879114746736
weighted_mean  =  10.4040436457
weighted_std  =  0.233699835229
