-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.96


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.284856500603
cusum  =  0.107015413718
eta  =  0.621125126872
hl_amp_ratio  =  0.523922657848
kurtosis  =  -0.986743079089
n_points  =  297
period  =  0.555263686462
period_SNR  =  38.8226756657
period_log10FAP  =  -39.2510844197
period_uncertainty  =  8.60553746302e-05
phase_cusum  =  0.242321570864
phase_eta  =  0.0879895657621
phi21  =  -2.25900859484
phi31  =  -4.01473887112
quartile31  =  0.39
r21  =  0.467576921015
r31  =  0.325894190157
shapiro_w  =  0.92476439476
skewness  =  -0.499253046843
slope_per10  =  -0.162165021092
slope_per90  =  0.185532040437
stetson_k  =  0.814632470553
weighted_mean  =  16.2842117868
weighted_std  =  0.246114389412
