-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.30457395713
cusum  =  0.1768023656
eta  =  0.534287164523
hl_amp_ratio  =  0.313557066922
kurtosis  =  0.463412460408
n_points  =  391
period  =  0.532923428768
period_SNR  =  46.3717712522
period_log10FAP  =  -48.6187596691
period_uncertainty  =  7.62932255701e-05
phase_cusum  =  0.215565620908
phase_eta  =  0.253072905467
phi21  =  0.685826886767
phi31  =  4.76510964811
quartile31  =  0.275
r21  =  0.438297626844
r31  =  0.236466328093
shapiro_w  =  0.87361073494
skewness  =  -1.15268810421
slope_per10  =  -0.0890337428018
slope_per90  =  0.0842399216758
stetson_k  =  0.661216401078
weighted_mean  =  14.6471117234
weighted_std  =  0.243286613474
