-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.216880749095
cusum  =  0.0871061982999
eta  =  0.505250925116
hl_amp_ratio  =  0.56453879004
kurtosis  =  -0.865479936685
n_points  =  359
period  =  0.593597364561
period_SNR  =  44.6999683414
period_log10FAP  =  -47.7596927147
period_uncertainty  =  9.80504427004e-05
phase_cusum  =  0.331132132743
phase_eta  =  0.130661518259
phi21  =  -2.09832965478
phi31  =  -0.847547363008
quartile31  =  0.325
r21  =  0.505996890973
r31  =  0.311851590308
shapiro_w  =  0.939512789249
skewness  =  -0.503174877574
slope_per10  =  -0.181856827427
slope_per90  =  0.196561945861
stetson_k  =  0.782083638831
weighted_mean  =  14.3560299028
weighted_std  =  0.200561832355
