-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.88


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.377124765171
cusum  =  0.159042042633
eta  =  0.464637852903
hl_amp_ratio  =  0.464790691233
kurtosis  =  -0.471618120292
n_points  =  271
period  =  0.543765057571
period_SNR  =  31.6637465143
period_log10FAP  =  -32.552815323
period_uncertainty  =  8.41585262914e-05
phase_cusum  =  0.282766596245
phase_eta  =  0.150285927712
phi21  =  0.675639381619
phi31  =  1.57122855491
quartile31  =  0.525
r21  =  0.480687012318
r31  =  0.282489292087
shapiro_w  =  0.890054643154
skewness  =  -0.811839891908
slope_per10  =  -0.100065282128
slope_per90  =  0.310511834726
stetson_k  =  0.794597843405
weighted_mean  =  13.5062022195
weighted_std  =  0.330985903187
