-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.92


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.183591378911
cusum  =  0.17535155923
eta  =  0.519769969764
hl_amp_ratio  =  0.807200816416
kurtosis  =  -1.07511411054
n_points  =  291
period  =  0.31653824562
period_SNR  =  55.2214902141
period_log10FAP  =  -49.5922103789
period_uncertainty  =  5.74042029724e-05
phase_cusum  =  0.262700690414
phase_eta  =  0.262097365687
phi21  =  2.01707088702
phi31  =  4.10815054637
quartile31  =  0.24
r21  =  0.0808655214401
r31  =  0.0430995051146
shapiro_w  =  0.958938479424
skewness  =  -0.0153702578878
slope_per10  =  -0.0961481350135
slope_per90  =  0.0771408027245
stetson_k  =  0.867868305092
weighted_mean  =  15.0036822134
weighted_std  =  0.131532340936
