-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.36


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.206891426767
cusum  =  0.117093234654
eta  =  0.639975283886
hl_amp_ratio  =  0.49048042954
kurtosis  =  -0.781973928587
n_points  =  299
period  =  0.340819275693
period_SNR  =  34.9130508791
period_log10FAP  =  -34.0172326591
period_uncertainty  =  2.59168303611e-05
phase_cusum  =  0.204931373705
phase_eta  =  0.575288019891
phi21  =  -2.33446563357
phi31  =  -4.76961370823
quartile31  =  0.27
r21  =  0.252965976919
r31  =  0.0337171938633
shapiro_w  =  0.938458681107
skewness  =  -0.558173262094
slope_per10  =  -0.0727270028471
slope_per90  =  0.0422494339199
stetson_k  =  0.791805606112
weighted_mean  =  11.0919732441
weighted_std  =  0.170426729673
