-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  CEPH_F
class_probability =  0.4


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.20899687674
cusum  =  0.144451469569
eta  =  1.16993552445
hl_amp_ratio  =  1.01148593384
kurtosis  =  -0.408911844541
n_points  =  393
period  =  2.02135473565
period_SNR  =  46.7570035267
period_log10FAP  =  -35.7289020248
period_uncertainty  =  0.00114149274601
phase_cusum  =  0.186145097521
phase_eta  =  0.842850129991
phi21  =  -1.74804148942
phi31  =  -3.11313395307
quartile31  =  0.33
r21  =  0.405112455846
r31  =  0.203715628619
shapiro_w  =  0.99437224865
skewness  =  0.0737574187774
slope_per10  =  -0.15286941735
slope_per90  =  0.194238898513
stetson_k  =  0.816037867194
weighted_mean  =  18.2861228996
weighted_std  =  0.219754793718
