-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.265466377323
cusum  =  0.171243590658
eta  =  0.475060261051
hl_amp_ratio  =  0.559893723825
kurtosis  =  -0.234738160102
n_points  =  215
period  =  0.577070469193
period_SNR  =  25.9658531082
period_log10FAP  =  -24.8896959647
period_uncertainty  =  9.50630080765e-05
phase_cusum  =  0.264822143117
phase_eta  =  0.149228250088
phi21  =  0.794671643028
phi31  =  2.12711748035
quartile31  =  0.245
r21  =  0.455572984377
r31  =  0.332196108173
shapiro_w  =  0.943919658661
skewness  =  -0.702859923003
slope_per10  =  -0.156943791931
slope_per90  =  0.465372356379
stetson_k  =  0.785762859885
weighted_mean  =  14.0399026457
weighted_std  =  0.193830456673
