-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.99


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.264819752361
cusum  =  0.0944852383032
eta  =  0.582072830929
hl_amp_ratio  =  0.569959190033
kurtosis  =  -0.731557522894
n_points  =  449
period  =  0.548529064966
period_SNR  =  38.3512853034
period_log10FAP  =  -39.053060342
period_uncertainty  =  8.65734024754e-05
phase_cusum  =  0.214505235515
phase_eta  =  0.54810031372
phi21  =  1.18090567566
phi31  =  -1.00624203319
quartile31  =  0.43
r21  =  0.538231099142
r31  =  0.467860973764
shapiro_w  =  0.954392850399
skewness  =  -0.469961537487
slope_per10  =  -0.0511436495627
slope_per90  =  0.0744720147599
stetson_k  =  0.822822344142
weighted_mean  =  12.0889000746
weighted_std  =  0.275788649652
