-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  CEPH_F
class_probability =  0.7


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.25652866758
cusum  =  0.170111100404
eta  =  0.543864197517
hl_amp_ratio  =  0.711252600374
kurtosis  =  -0.693338241223
n_points  =  392
period  =  1.99983946891
period_SNR  =  44.8634826423
period_log10FAP  =  -50.3262728374
period_uncertainty  =  0.00107959405543
phase_cusum  =  0.233173102072
phase_eta  =  0.394886180415
phi21  =  -0.294026292865
phi31  =  -1.29093488138
quartile31  =  0.3725
r21  =  0.493447265021
r31  =  0.0913814646206
shapiro_w  =  0.977686166763
skewness  =  -0.213617688045
slope_per10  =  -0.152317282524
slope_per90  =  0.161218520403
stetson_k  =  0.825808892091
weighted_mean  =  12.2729666096
weighted_std  =  0.24985059011
