-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.237796569999
cusum  =  0.12960291995
eta  =  0.851376182872
hl_amp_ratio  =  0.664484694923
kurtosis  =  -0.512692265564
n_points  =  394
period  =  0.581849379553
period_SNR  =  43.8888419084
period_log10FAP  =  -38.9188713586
period_uncertainty  =  9.4609657613e-05
phase_cusum  =  0.187284537853
phase_eta  =  0.65278538464
phi21  =  0.615996557111
phi31  =  2.08253425262
quartile31  =  0.32
r21  =  0.44525564844
r31  =  0.254678665853
shapiro_w  =  0.979740321636
skewness  =  -0.3374706606
slope_per10  =  -0.059050734312
slope_per90  =  0.0583863514509
stetson_k  =  0.766837740236
weighted_mean  =  17.7792588019
weighted_std  =  0.224741085439
