-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.78


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.196145551098
cusum  =  0.169729394891
eta  =  0.652702147204
hl_amp_ratio  =  1.55466881003
kurtosis  =  -1.51445054514
n_points  =  169
period  =  0.320777698407
period_SNR  =  30.8907335546
period_log10FAP  =  -26.3344220145
period_uncertainty  =  3.59912150249e-05
phase_cusum  =  0.251977808885
phase_eta  =  0.147673891046
phi21  =  1.68179546815
phi31  =  2.98910615417
quartile31  =  0.31
r21  =  0.168395581959
r31  =  0.0521146266535
shapiro_w  =  0.898674726486
skewness  =  0.131348410192
slope_per10  =  -0.165433459672
slope_per90  =  0.271871894669
stetson_k  =  0.886522252193
weighted_mean  =  13.5602230077
weighted_std  =  0.156855865164
