-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.298778756034
cusum  =  0.15661052832
eta  =  1.11335056466
hl_amp_ratio  =  0.818549588446
kurtosis  =  -0.627696793508
n_points  =  302
period  =  0.627248694862
period_SNR  =  33.9409860772
period_log10FAP  =  -24.0356054156
period_uncertainty  =  8.76964288183e-05
phase_cusum  =  0.214905350906
phase_eta  =  0.823935838882
phi21  =  -1.97808468926
phi31  =  -0.491358220036
quartile31  =  0.5575
r21  =  0.551390836232
r31  =  0.345923640608
shapiro_w  =  0.988593578339
skewness  =  -0.0987192642951
slope_per10  =  -0.0627571372823
slope_per90  =  0.0472681551788
stetson_k  =  0.796658861405
weighted_mean  =  18.799843233
weighted_std  =  0.355973257048
