-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.28


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.235147657512
cusum  =  0.134310232606
eta  =  1.16003752278
hl_amp_ratio  =  0.670740162254
kurtosis  =  2.89011946263
n_points  =  188
period  =  0.46999224903
period_SNR  =  15.9523440952
period_log10FAP  =  -7.86678639125
period_uncertainty  =  6.24391881435e-05
phase_cusum  =  0.163275414929
phase_eta  =  1.16842173444
phi21  =  0.624152446404
phi31  =  -1.25572698748
quartile31  =  0.2925
r21  =  0.162163712799
r31  =  0.144575781661
shapiro_w  =  0.916762471199
skewness  =  0.16373795392
slope_per10  =  -0.104479691295
slope_per90  =  0.215454685386
stetson_k  =  0.686070731499
weighted_mean  =  11.319893617
weighted_std  =  0.273525037482
