-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  CEPH_F
class_probability =  0.97


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.337400482413
cusum  =  0.118854387424
eta  =  0.536100546483
hl_amp_ratio  =  0.271690787885
kurtosis  =  -0.606837567561
n_points  =  211
period  =  1.67222661318
period_SNR  =  30.2813538604
period_log10FAP  =  -25.3446048589
period_uncertainty  =  0.00111779902758
phase_cusum  =  0.259653319126
phase_eta  =  0.224162524977
phi21  =  3.6278870494
phi31  =  5.70383992172
quartile31  =  0.42
r21  =  0.388073842038
r31  =  0.218924894955
shapiro_w  =  0.897063016891
skewness  =  -0.765120776274
slope_per10  =  -0.362207545134
slope_per90  =  0.403983155216
stetson_k  =  0.686891776381
weighted_mean  =  16.2764035069
weighted_std  =  0.323555363655
