-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  CEPH_Other
class_probability =  0.53


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.214090208861
cusum  =  0.184566661564
eta  =  0.480528791122
hl_amp_ratio  =  0.596191268795
kurtosis  =  -0.218011780745
n_points  =  268
period  =  1.35906777694
period_SNR  =  19.8455162603
period_log10FAP  =  -17.2084193289
period_uncertainty  =  0.000409666284982
phase_cusum  =  0.182047267345
phase_eta  =  0.749022229324
phi21  =  1.65314966878
phi31  =  4.71620094615
quartile31  =  0.32
r21  =  0.265885183687
r31  =  0.215319090647
shapiro_w  =  0.970667004585
skewness  =  -0.543921335348
slope_per10  =  -0.184147179749
slope_per90  =  0.275271589332
stetson_k  =  0.779995047973
weighted_mean  =  11.740261194
weighted_std  =  0.231662403275
