-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.23857590371
cusum  =  0.094282812597
eta  =  0.674423591599
hl_amp_ratio  =  0.733268755735
kurtosis  =  -0.710790792515
n_points  =  397
period  =  0.578762845129
period_SNR  =  48.3999643258
period_log10FAP  =  -50.4067430881
period_uncertainty  =  9.35964259752e-05
phase_cusum  =  0.25863857818
phase_eta  =  0.15103601804
phi21  =  1.12281830433
phi31  =  2.56171634663
quartile31  =  0.29
r21  =  0.509254868415
r31  =  0.267907688394
shapiro_w  =  0.973629832268
skewness  =  -0.249445263282
slope_per10  =  -0.188192176175
slope_per90  =  0.36603377127
stetson_k  =  0.825176544323
weighted_mean  =  13.5954272375
weighted_std  =  0.188615572303
