-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.331256010042
cusum  =  0.134621650287
eta  =  0.585845857452
hl_amp_ratio  =  0.240319917214
kurtosis  =  -0.488237998492
n_points  =  354
period  =  0.530286479859
period_SNR  =  38.2500007269
period_log10FAP  =  -40.4625131661
period_uncertainty  =  7.79649627827e-05
phase_cusum  =  0.211676029766
phase_eta  =  0.588618736783
phi21  =  -2.43480146138
phi31  =  -1.69641538445
quartile31  =  0.48
r21  =  0.340293553407
r31  =  0.147454031779
shapiro_w  =  0.869100034237
skewness  =  -0.838551104869
slope_per10  =  -0.103538795554
slope_per90  =  0.0958226305489
stetson_k  =  0.740147071914
weighted_mean  =  12.8640821142
weighted_std  =  0.313171893805
