-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  CEPH_F
class_probability =  0.3


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.237479353527
cusum  =  0.119610221695
eta  =  0.557694776171
hl_amp_ratio  =  0.421475525612
kurtosis  =  -0.673641090758
n_points  =  290
period  =  0.890169935872
period_SNR  =  42.6011506866
period_log10FAP  =  -39.2379447835
period_uncertainty  =  0.000219578191382
phase_cusum  =  0.259103839715
phase_eta  =  0.218433753746
phi21  =  0.479137280617
phi31  =  1.10129148406
quartile31  =  0.265
r21  =  0.302236899559
r31  =  0.213410148963
shapiro_w  =  0.893135070801
skewness  =  -0.750322781306
slope_per10  =  -0.345324851495
slope_per90  =  0.376750004943
stetson_k  =  0.750966422861
weighted_mean  =  14.7299281203
weighted_std  =  0.191577653172
