-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.92


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.400641981142
cusum  =  0.121228374981
eta  =  0.455759356054
hl_amp_ratio  =  0.228526267743
kurtosis  =  -0.762895162527
n_points  =  333
period  =  0.492497049531
period_SNR  =  43.0213054848
period_log10FAP  =  -46.3256099354
period_uncertainty  =  8.10427946136e-05
phase_cusum  =  0.232852478132
phase_eta  =  0.0501851575508
phi21  =  3.89512361029
phi31  =  4.68480061125
quartile31  =  0.55
r21  =  0.407870978363
r31  =  0.346593169488
shapiro_w  =  0.84566283226
skewness  =  -0.815030620865
slope_per10  =  -0.142182584298
slope_per90  =  0.185148369831
stetson_k  =  0.723524528013
weighted_mean  =  15.2589083397
weighted_std  =  0.363754365198
